Handset Manager Upgrade Version

Ascender la version del Software

  • Como el tamano del archivo de la Guia del usuario del software es aproximadamente 2 mmegabytes para cada version de lenguaje, con el fin de acelelar el proceso de bajada, la version ascendada del software no contiene la guia del usuario.
  • Usted puede bajar la guia del usuario para cada lenguaje desde el website tambien.
  • www.mobileaction.com